RHAN 2 Diwygio’r Rheoliadau Adeiladu

5 Diwygio rheoliad 17 o’r Rheoliadau Adeiladu
Yn rheoliad 17(2A) (tystysgrifau cwblhau)—
(a) yn is-baragraff (c), hepgorer “consumption”;
(b) ar ôl is-baragraff (ca) mewnosoder—

“(cb) regulation 26C (target primary energy rates for new buildings),”

.
Rhl. 5 mewn grym ar 23.11.2022, gweler rhl. 1(3)