Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2021 (dirymwyd)
RHAN 1
Cyffredinol
1
Enwi a dod i rym
RHAN 2
Diwygiadau
2
Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020
3
Diwygiad i reoliad 3
4
Diwygiadau i reoliad 6B
5
Diwygiad i reoliad 6D
6
Diwygiad i reoliad 6G
7
Rheoliad 6K newydd
8
Diwygiad i reoliad 9
9
Diwygiadau i reoliad 10
10
Diwygiadau i reoliad 12E
11
Diwygiadau i reoliad 14
12
Diwygiadau i reoliad 16
13
Atodlen 1D newydd
14
Diwygiadau i Atodlen 2
15
Diwygiadau i Atodlen 3A
2021 Rhif 454 (Cy. 144)

Iechyd Y Cyhoedd, Cymru

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2021 (dirymwyd)
Gwnaed
am 3.15 p.m. ar 8 Ebrill 2021
Gosodwyd gerbron Senedd Cymru
am 5.00 p.m. ar 8 Ebrill 2021
Yn dod i rym
am 4.00 a.m. ar 9 Ebrill 2021
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rheoliadau wedi eu dirymu (18.3.2022 am 4.00 a.m.) gan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr etc.) (Cymru) (Dirymu) 2022 (O.S. 2022/315), rhl. 1(2), Atod. para. 36