2021 Rhif 1327 (Cy. 340)

Iechyd Y Cyhoedd, Cymru

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021 (dirymwyd)
Gwnaed
am 4.31 p.m. ar 26 Tachwedd 2021
Gosodwyd gerbron Senedd Cymru
am 7.00 p.m. ar 26 Tachwedd 2021
Yn dod i rym
am 8.00 p.m. ar 26 Tachwedd 2021
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enwi a dod i rym
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diwygiadau i Atodlen 3A i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rheoliadau wedi ei dirymu (26.11.2021 am 7.59 p.m.) gan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021 (O.S. 2021/1329), rhl. 2