Welsh Statutory Instruments
2021 Rhif 1327 (Cy. 340)
Iechyd Y Cyhoedd, Cymru
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021 (dirymwyd)
Rheoliadau wedi ei dirymu (26.11.2021 am 7.59 p.m.) gan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021 (O.S. 2021/1329), rhl. 2
Gwnaed am 4.31 p.m. ar 26 Tachwedd 2021
Gosodwyd gerbron Senedd Cymru am 7.00 p.m. ar 26 Tachwedd 2021
Yn dod i rym am 8.00 p.m. ar 26 Tachwedd 2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enwi a dod i rym
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diwygiadau i Atodlen 3A i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .