. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rheoliadau wedi ei dirymu (26.11.2021 am 7.59 p.m.) gan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021 (O.S. 2021/1329), rhl. 2