Dixton gydag Osbaston, Drybridge, Overmonnow a’r Dref — newidiadau i ffiniau ward gymunedol a newidiadau canlyniadol i wardiau etholiadol
194
Mae’r rhan o ward Dixton gydag Osbaston o gymuned Trefynwy a ddangosir â llinellau ar Fap 129—
a
wedi ei throsglwyddo i ward y Dref o gymuned Trefynwy;
b
yn ffurfio rhan o ward etholiadol Drybridge.
Ergl. 194 mewn grym ar 8.11.2021 at ddibenion penodedig, gweler ergl. 1(2)
Ergl. 194 mewn grym ar 4.5.2022 am 23.59 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym, gweler ergl. 1(3)