Diddymu wardiau etholiadol Mill a The Elms a chreu wardiau etholiadol newydd Dwyrain Magwyr a Gorllewin Magwyr a newidiadau canlyniadol i drefniadau etholiadol
182
Mae ward etholiadol bresennol The Elms wedi ei diddymu.
Ergl. 182 mewn grym ar 8.11.2021 at ddibenion penodedig, gweler ergl. 1(2)
Ergl. 182 mewn grym ar 4.5.2022 am 23.59 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym, gweler ergl. 1(3)