. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offeryn wedi ei dirymu (1.4.2020) gan Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020 (dirymwyd) (O.S. 2020/247), rhlau. 1, 3