2 Y diwrnod penodedig
7 Chwefror 2011 yw'r diwrnod penodedig ar gyfer dwyn i rym ddarpariaethau canlynol y Ddeddf i'r graddau nad ydynt eisoes mewn grym —
(a) adran 113(2), (3) a (4) (cwynion am ofal iechyd); a
(b) adran 115(3) (rheoliadau cwynion: atodol).