ATODLEN 2 Amodau ychwanegol sy'n gymwys i gadw ieir dodwy mewn systemau di-gawell
9 Os oedd y sefydliad ar 3 Awst 1999 yn gweithredu system lle'r oedd y lle y gellid ei ddefnyddio yn cyfateb i'r arwynebedd tir a oedd ar gael, a'r sefydliad yn dal i weithredu'r system honno ar 25 Mehefin 2002, awdurdodir dwysedd stocio o ddim mwy na 12 iâr am bob m2 tan 31 Rhagfyr 2011.
Atod. 2 para. 9 mewn grym ar 24.10.2007, gweler rhl. 1