Rheoliadau Awdurdodau Tân Cyfun (Tenantiaethau Diogel) (Cymru) 1998
46
1
Diwygir Rheoliadau Awdurdodau Tân Cyfun (Tenantiaethau Diogel) (Cymru) 1998 fel a ganlyn.
2
Yn lle rheoliad 2 (dehongli), rhodder—

Interpretation
2
In these Regulations “combination scheme” means a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies.
.
3
Yn rheoliad 3 (tenantiaethau diogel)—
a
yn lle rheoliad 3(1), rhodder—
1
This regulation applies in relation to a fire and rescue authority constituted by a combination scheme.
; a
b
yn rheoliad 3(2), yn lle'r geiriau “combined fire authority” rhodder “fire and rescue authority”.
O.S. 1998/2214.
Ergl. 46 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)