SCHEDULE
Regulation 10
SCHEDULE 2
PART 1
Regulation 35(2)(e)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2
Regulation 35(2)(f)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 3
Regulation 37
PART 1

ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2

DISPLAY ENERGY CERTIFICATES
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3

AIR-CONDITIONING INSPECTION REPORTS
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations revoked (9.1.2013) by The Energy Performance of Buildings (England and Wales) Regulations 2012 (S.I. 2012/3118), reg. 1(4), Sch. 3 (with reg. 44)