2012 No. 809

Building And Buildings, England And Wales

The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections)(England and Wales)(Amendment) Regulations 2012 (revoked)
Made
13th March 2012
Laid before Parliament
15th March 2012
Coming into force in accordance with regulation 1(2) and (3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Citation, commencement, interpretation and extent
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendment of the Principal Regulations
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendment of the Building Regulations 2010
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revocation
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Review under the 2011 Regulations
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE
Regulation 10
SCHEDULE 2
PART 1
Regulation 35(2)(e)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2
Regulation 35(2)(f)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 3
Regulation 37
PART 1

ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2

DISPLAY ENERGY CERTIFICATES
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3

AIR-CONDITIONING INSPECTION REPORTS
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations revoked (9.1.2013) by The Energy Performance of Buildings (England and Wales) Regulations 2012 (S.I. 2012/3118), reg. 1(4), Sch. 3 (with reg. 44)