2004 No. 129

TRANSPORT

The Cableway Installations Regulations 2004 (revoked)
Made
28th January 2004
Laid before Parliament
30th January 2004
Coming into force
3rd May 2004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART I

Preliminary

Citation and commencement
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation etc.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Application of the Regulations
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART II

General Requirements

Cableway installations–duties on the main contractor
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cableway installations–putting into service
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cableway installations–operation
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Safety components–placing on the market
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsystems–placing on the market
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsystems and safety components–conformity assessment procedures
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsystems and safety components–duties on persons other than the responsible person
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsystems and safety components–exceptions to placing on the market
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformity of cableway installations, subsystems and safety components with the provisions of these Regulations
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART III

Authorisation Procedures and Notified Bodies

Authorisation by the Secretary of State
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notified bodies
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notified bodies appointed by the Secretary of State
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fees
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Application for a stage 1 authorisation
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Application for a stage 2 authorisation
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Granting of stage 1 and stage 2 authorisations
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretary of State’s refusal to give an authorisation
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notified body’s refusal to indicate conformity
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Requirement on notified bodies to carry out functions
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART IV

Enforcement

Enforcement in Great Britain
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enforcement in Northern Ireland
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notices in relation to a safety component or subsystem that is not safe
25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notices in relation to a safety component or subsystem that is not safe—notification to the Commission
26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notices in relation to a cableway installation that is not safe
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Safety components–Notice of improper fixation of the CE conformity marking
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Defence of Due Diligence
29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liability of persons other than the principal offender
30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART V

Supplementary provisions

Amendment of the Railways and Other Transport Systems (Approval of Works, Plant and Equipment) Regulations 1994
31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consequential amendments
32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 1

(ANNEX 1 TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 2(5)

SUBSYSTEMS OF AN INSTALLATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 2

(ANNEX II TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 2(5)

ESSENTIAL REQUIREMENTS
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

General requirements
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Infrastructure requirements
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vehicles and towing devices
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operability
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 3

(ANNEX III TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 2(5)

SAFETY ANALYSIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 4

(ANNEX IV TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 2(5)

SAFETY COMPONENTS: EC DECLARATION OF CONFORMITY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 5

(ANNEX V TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 9(1)

SAFETY COMPONENTS : ASSESSMENT OF CONFORMITY
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODULE B: EC TYPE-EXAMINATION
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODULE D: PRODUCTION QUALITY ASSURANCE
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODULE F: PRODUCT VERIFICATION
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODULE G: UNIT VERIFICATION
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODULE H: FULL QUALITY ASSURANCE
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 6

(ANNEX VI TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 2(5)

SUBSYSTEMS: EC DECLARATION OF CONFORMITY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 7

(ANNEX VII TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 9(2)

SUBSYSTEMS : ASSESSMENT OF CONFORMITY
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 8

(ANNEX VIII TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 15(2)

MINIMUM CRITERIA TO BE TAKEN INTO ACCOUNT BY THE MEMBER STATE FOR THE APPOINTMENT OF NOTIFICATION BODIES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 9

(ANNEX IX TO THE CABLEWAY INSTALLATIONS DIRECTIVE)
Regulation 2(5)

CE CONFORMITY MARKING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations revoked (30.7.2018) by The Cableway Installations Regulations 2018 (S.I. 2018/816), regs. 1, 2(a) (with regs. 5(4), 6(4))