1997 No. 831

HEALTH AND SAFETY

The Lifts Regulations 1997 (revoked)
Made
14th March 1997
Laid before Parliament
17th March 1997
Coming into force
1st July 1997
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART I

PRELIMINARY

Citation, commencement and revocation
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART II

APPLICATION

Lifts, safety components and components
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Excluded lifts and safety components
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lifts and safety components placed on the market and put into service before 1st July 1997
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exclusion until 30th June 1999 of lifts and safety components complying with provisions in force on 29th June 1995
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lifts where risks are wholly or partly covered by other directives
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART III

GENERAL REQUIREMENTS

General duty relating to the placing on the market and putting into service of lifts
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

General duty relating to the placing on the market and putting into service of safety components
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

General duty relating to the supply of a lift or safety component
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specific duties relating to the supply of information, freedom from obstruction of lift shafts and retention of documents
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exceptions to placing on the market or supply in respect of certain lifts and safety components
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformity assessment procedures
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Requirements fulfilled by the person who places a lift or safety component on the market
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notified bodies
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notified bodies appointed by the Secretary of State
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fees
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditions for lifts and safety components being taken to conform with the provisions of the Lifts Directive
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART IV

ENFORCEMENT

Application of Schedule 15
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Offences
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penalties
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Defence of due diligence
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liability of persons other than the principal offender
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consequential amendments
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 1

(Annex I to the Lifts Directive)

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF LIFTS AND SAFETY COMPONENTS
Regulation 2(1)

Preliminary Remarks
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GENERAL
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAZARDS TO PERSONS OUTSIDE THE CAR
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAZARDS TO PERSONS IN THE CAR
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OTHER HAZARDS
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MARKING
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INSTRUCTIONS FOR USE
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 2

(Annex II to the Lifts Directive)
Regulation 2(1)

Content of the EC declaration of conformity for safety components
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Content of the EC declaration of conformity for installed lifts
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 3

THE CE CONFORMITY MARKING AND OTHER INSCRIPTIONS

(Articles 8(4) and 10 and Annex III to the Lifts Directive)
Regulations 2(2), 8(2)(c) and 9(2)(c)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 4

(Annex IV to the Lifts Directive)

LIST OF SAFETY COMPONENTS REFERRED TO IN ARTICLE 1(1) AND ARTICLE 8(1)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 5

(Annex V to the Lifts Directive)

EC TYPE-EXAMINATION

(module B)
Regulation 2(1)

EC type-examination of safety components
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EC type-examination of lifts
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 6

(Annex VI to the Lifts Directive)

FINAL INSPECTION
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 7

(Annex VIII to the Lifts Directive)

PRODUCT QUALITY ASSURANCE

(module E)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quality assurance system
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surveillance under the responsibility of the notified body
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 8

(Annex IX to the Lifts Directive)

FULL QUALITY ASSURANCE

(module H)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quality assurance system
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surveillance under the responsibility of the notified body
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 9

(Annex X to the Lifts Directive)

UNIT VERIFICATION

(module G)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 10

(Annex XI to the Lifts Directive)

CONFORMITY TO TYPE WITH RANDOM CHECKING

(module C)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 11

(Annex XII to the Lifts Directive)

PRODUCT QUALITY ASSURANCE FOR LIFTS

(module E)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quality assurance system
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surveillance under the responsibility of the notified body
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 12

(Annex XIII to the Lifts Directive)

FULL QUALITY ASSURANCE FOR LIFTS

(module H)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quality assurance system
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surveillance under the responsibility of the notified body
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 13

(Annex XIV to the Lifts Directive)

PRODUCTION QUALITY ASSURANCE

(module D)
Regulation 2(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quality assurance system
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surveillance under the responsibility of the notified body
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 14

EXCLUDED LIFTS
Regulation 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 15

ENFORCEMENT
Regulation 19

Enforcement in Great Britain
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enforcement in Northern Ireland in relation to relevant products
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forfeiture of relevant products for private use or consumption: England and Wales and Northern Ireland
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forfeiture of relevant products for private use or consumption: Scotland
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duty of enforcement authority to inform Secretary of State of action taken
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Savings
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations revoked (8.12.2016) by The Lifts Regulations 2016 (S.I. 2016/1093), regs. 1, 83(1) (with savings in regs. 3-5, 83(2)-(3A) (as amended (31.12.2020) by S.I. 2019/696), reg. 1, Sch. 22 para. 38 (with Sch. 22 para. 37) (as amended by S.I. 2020/676, regs. 1(1), 2)); 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1))