2003 No. 46

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The Pollution Prevention and Control Regulations (Northern Ireland) 2003 (revoked)
To be laid before Parliament under paragraph 7(3) of the Schedule to the Northern Ireland Act 2000.
Made
31 January 2003
Coming into operation
31 March 2003
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 1

GENERAL

Citation and commencement
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation: general
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation: “best available techniques”
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fit and proper person
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Application to the Crown
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Applications
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Discharge and scope of functions
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Appointment of chief inspector and other inspectors
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2

PERMITS

Requirement for permit to operate installation and mobile plant
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Permits: general provisions
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditions of permits: general principles
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditions of permits: specific requirements
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditions of permits: solvents
12A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditions of permits: Department’s notice in relation to emissions into water
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

General binding rules
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Review of conditions of permits
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proposed change in the operation of an installation
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variation of conditions of permits
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transfer of permits
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Application to surrender a permit for a Part A installation or Part A mobile plant
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notification of surrender of a permit for a Part B or Part C installation or Part B or Part C mobile plant
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revocation of permits
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fees and charges in relation to permits
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3

ENFORCEMENT

Duty of the enforcing authority to ensure compliance with conditions
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enforcement notices
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suspension notices
25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Power of the enforcing authority to prevent or remedy pollution
26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Powers of inspectors and others
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 4

APPEALS

Appeals from decisions with respect to permits
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 5

INFORMATION AND PUBLICITY

Information
29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Public registers of information
30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exclusion from registers of information affecting national security
31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exclusion from registers of certain confidential information
32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 6

PROVISION AS TO OFFENCES

Offences
33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enforcement by High Court
34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Admissibility of evidence
35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Power of court to order cause of offence to be remedied
36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 7

THE DEPARTMENT'S POWERS

Directions to enforcing authorities
37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guidance to enforcing authorities
38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plans relating to emissions
39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 8

MISCELLANEOUS AND SUPPLEMENTAL PROVISIONS

Disclosure of information
40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consequential amendments
41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 1

ACTIVITIES, INSTALLATIONS AND MOBILE PLANT
Regulation 2
PART 1

ACTIVITIES
CHAPTER 1

ENERGY INDUSTRIES
SECTION 1.1

COMBUSTION ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part C
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Section 1.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 1.2

GASIFICATION, LIQUEFACTION AND REFINING ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part A
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part C
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER 2

PRODUCTION AND PROCESSING OF METALS
SECTION 2.1

FERROUS METALS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Section 2.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 2.2

NON-FERROUS METALS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Section 2.2
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 2.3

SURFACE TREATING METALS AND PLASTIC MATERIALS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER 3

MINERAL INDUSTRIES
SECTION 3.1

PRODUCTION OF CEMENT AND LIME

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 3.2

ACTIVITIES INVOLVING ASBESTOS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Section 3.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 3.3

MANUFACTURING GLASS AND GLASS FIBRE

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 3.4

PRODUCTION OF OTHER MINERAL FIBRES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 3.5

OTHER MINERAL ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Parts B and C
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 3.6

CERAMIC PRODUCTION

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Parts B and C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER 4

THE CHEMICAL INDUSTRY

Interpretation of Chapter 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.1

ORGANIC CHEMICALS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Section 4.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.2

INORGANIC CHEMICALS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.3

CHEMICAL FERTILISER PRODUCTION

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.4

PLANT HEALTH PRODUCTS AND BIOCIDES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.5

PHARMACEUTICAL PRODUCTION

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.6

EXPLOSIVES PRODUCTION

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.7

MANUFACTURING ACTIVITIES INVOLVING CARBON DISULPHIDE OR AMMONIA

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4.8

THE STORAGE OF CHEMICALS IN BULK

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER 5

WASTE MANAGEMENT
SECTION 5.1

INCINERATION AND CO-INCINERATION OF WASTE

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of section 5.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 5.2

DISPOSAL OF WASTE BY LANDFILL

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 5.3

DISPOSAL OF WASTE OTHER THAN BY INCINERATION OR LANDFILL

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part A
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 5.4

RECOVERY OF WASTE

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part A
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 5.5

THE PRODUCTION OF FUEL FROM WASTE

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER 6

OTHER ACTIVITIES
SECTION 6.1

PAPER, PULP AND BOARD MANUFACTURING ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.2

CARBON ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.3

TAR AND BITUMEN ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.4

COATING ACTIVITIES, PRINTING AND TEXTILE TREATMENTS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Parts B and C
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.5

THE MANUFACTURE OF DYESTUFFS, PRINTING INK AND COATING MATERIALS

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Parts B and C
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.6

TIMBER ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.7

ACTIVITIES INVOLVING RUBBER

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.8

THE TREATMENT OF ANIMAL AND VEGETABLE MATTER AND FOOD INDUSTRIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interpretation of Section 6.8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 6.9

INTENSIVE FARMING

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 7

SED ACTIVITIES

Part A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Part C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2

INTERPRETATION OF PART 1
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3

INTERPRETATION OF “PART A INSTALLATION” ETC
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 2

BEST AVAILABLE TECHNIQUES
Regulation 3
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 3

PRESCRIBED DATE AND TRANSITIONAL ARRANGEMENTS
Regulations 9 and 10(13)
PART 1

PART A INSTALLATIONS AND MOBILE PLANT
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2

PART B AND PART C INSTALLATIONS AND MOBILE PLANT
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3

SED INSTALLATIONS
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 4

application to parts 1 to 3
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 4

GRANT OF PERMITS
Regulation 10
PART 1

APPLICATIONS FOR PERMITS
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2

DETERMINATION OF APPLICATIONS
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3

NATIONAL SECURITY AND CONFIDENTIAL INFORMATION
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 5

POLLUTANTS
Regulation 12(2)

Indicative list of the main polluting substances to be taken into account if they are relevant for fixing emission limit values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 6

COMPENSATION IN RELATION TO OFF-SITE CONDITIONS
Regulation 12(13)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 7

VARIATION OF CONDITIONS
Regulation 17
PART 1

APPLICATIONS FOR VARIATION OF CONDITIONS
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2

DETERMINATION OF APPLICATIONS FOR VARIATIONS AND VARIATION NOTICES
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3

NATIONAL SECURITY AND CONFIDENTIAL INFORMATION
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 8

SUPPLEMENTAL PROVISIONS WITH RESPECT TO POWERS OF ENTRY
Regulation 27
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 9

APPEALS FROM DECISIONS WITH RESPECT TO PERMITS
Regulation 28
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 10

REGISTERS
Regulation 30
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 11

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
Regulation 41

Pollution Control and Local Government (Northern Ireland) Order 1978
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clean Air (Northern Ireland) Order 1981
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Income and Corporation Taxes Act 1988
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Radioactive Substances (Hospitals) Exemption Order (Northern Ireland) 1993
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Conservation (Natural Habitats, &c.) Regulations (Northern Ireland) 1995
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Landfill Tax Regulations 1996
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Specified Risk Material Regulations (Northern Ireland) 1997
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Industrial Pollution Control (Northern Ireland) Order 1997
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Waste and Contaminated Land (Northern Ireland) Order 1997
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Industrial Pollution Control (Prescribed Processes and Substances) Regulations (Northern Ireland) 1998
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Special Waste Regulations (Northern Ireland) 1998
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Groundwater Regulations (Northern Ireland) 1998
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Controlled Waste (Registration of Carriers and Seizure of Vehicles) Regulations (Northern Ireland) 1999
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Controlled Waste (Duty of Care) Regulations (Northern Ireland) 2002
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations revoked (7.1.2014) by The Pollution Prevention and Control (Industrial Emissions) Regulations (Northern Ireland) 2013 (S.R. 2013/160), Sch. 17 (with reg. 5)
[Editorial note: No historical revised versions have been created for amendments to this S.R. made between 1.11.2005 and its final revocation. A revised version of how the S.R. stood at its first commencement is available and, to see the document content as it originally stood when it was made, select the ‘Original (As Made)’ version. For further details of the amendments see the List of All Changes available in ‘More Resources’]