RHAN 4

SAFONAU
PENNOD 6

HYSBYSIADAU CYDYMFFURFIO

Rhoi hysbysiadau cydymffurfio

Diwrnodau gosod
46
1
Mae'r adran hon yn gymwys o ran pob safon a bennir mewn hysbysiad cydymffurfio a roddir i berson.
2
Rhaid i'r hysbysiad ddatgan y diwrnod gosod neu'r diwrnodau gosod.
3
Rhaid i'r diwrnod gosod, neu'r cynharaf o'r diwrnodau gosod, ddod ar ôl diwedd y cyfnod o 6 mis sy'n dechrau ar y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad.
4
Yn yr adran hon ystyr “diwrnod gosod” o ran safon yw—
a
y diwrnod oddi ar bryd y mae'n ofynnol i berson gydymffurfio â'r safon, neu,
b
y diwrnod oddi ar bryd y mae'n ofynnol i berson gydymffurfio â'r safon mewn modd penodol.
5
Am ddarpariaeth ynglŷn â rhoi hysbysiadau cydymffurfio i gontractwyr, gweler adran 48.
A. 46 ddim mewn grym ar Cydsyniad Brenhinol, gweler a. 156(2)
A. 46 mewn grym ar 7.7.2015 gan O.S. 2015/1413, ergl. 3(b)