CHAPTER V

CONTROL MEASURES

Records of vessels
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Record of tuna traps authorised to fish for bluefin tuna
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Information on fishing activities
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Designated ports
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recording requirements
Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Joint fishing operations
Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catch reports
Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Landings
Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transfer operations
Article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transhipment
Article 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caging operations
Article 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Use of stereoscopic cameras during caging operations
Article 24a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vessel Monitoring System
Article 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recording and reporting of tuna trap activities
Article 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Control in port or in farm
Article 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cross-check
Article 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ICCAT scheme of joint international inspection
Article 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

National observer programme
Article 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ICCAT Regional observer programme
Article 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Access to video records
Article 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enforcement
Article 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transmission of inspection plans
Article 33a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Market measures
Article 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conversion factors
Article 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Growth factors for fattened or farmed tuna
Article 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evaluation
Article 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Financing
Article 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee procedure
Article 38a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009.