Regulation (EC) No 458/2007 of the European Parliament and of the Council
of 25 April 2007
on the European system of integrated social protection statistics (ESSPROS)
(Text with EEA relevance) (revoked)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subject matter
Article 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scope of the system
Article 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Module on pension beneficiaries
Article 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Module on net social protection benefits
Article 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data sources
Article 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrangements for implementation
Article 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procedure
Article 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

ESSPROS CORE SYSTEM
1.

Quantitative data by scheme and detailed benefits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2.2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2.3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2.4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Qualitative information by scheme and detailed benefits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

MODULE ON PENSION BENEFICIARIES
1.

Categories of benefits covered
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Data provision
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Dissemination
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX III

PILOT DATA COLLECTION ON NET SOCIAL PROTECTION BENEFITS
1.

Subjects covered
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Data provision
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulation revoked (31.12.2020) by The UK Statistics (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/489), reg. 1, Sch. 1 para. 100; 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1)