Commission Regulation (EC) No 415/2007
of 13 March 2007
concerning the technical specifications for vessel tracking and tracing systems referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community (repealed) (revoked)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX

Vessel tracking and tracing systems — Inland AIS

REFERENCES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABBREVIATIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

The use of vessel tracking and tracing in inland navigation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.

Introduction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.

Scope
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.

Navigation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1.

Navigation, medium term ahead
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.

Navigation, short-term ahead
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.

Navigation, very short term ahead
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.

Vessel traffic management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1.

Vessel traffic services
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1.1.

Information service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1.2.

Navigational assistance service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1.3.

Traffic organisation service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.

Lock planning and operation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.1.

Lock planning, long-term
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.2.

Lock planning medium-term
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.3.

Lock operation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.

Bridge planning and operation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.1.

Bridge planning medium term
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.2.

Bridge planning short term
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.3.

Bridge operation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.

Calamity abatement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.

Transport management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.1.

Voyage planning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2.

Transport logistics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.3.

Intermodal port and terminal management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.4.

Cargo and fleet management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.

Enforcement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.

Waterway and port infrastructure charges
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.

Fairway information services
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.1.

Weather warnings (EMMA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2.

Signal status
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.3.

Water level
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.

Conclusion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

INLAND AIS TECHNICAL SPECIFICATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.

Introduction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.

Scope
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.

Functional requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1.

General requirements for Inland AIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2.

Information content
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2.1.

Static ship information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2.2.

Dynamic ship information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2.3.

Voyage related ship information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2.4.

Traffic management information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETA at lock/bridge/terminal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RTA at lock/bridge/terminal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Number of persons on board
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signal status
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EMMA warnings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Water levels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Safety related messages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3.

Reporting interval of information transmission
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4.

Technology platform
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5.

Compatibility to IMO Class A transponders
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6.

Unique identifier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.7.

Application identifier for Inland AIS application specific messages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.8.

Application requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.9.

Type-approval
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.

Protocol amendments for Inland AIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1.

Message 1, 2, 3: position reports (ITU-R 1371)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2.

Message 5: ship static and voyage related data (ITU-R 1371)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3.

Message 23, group assignment command (ITU-R M.1371)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4.

Application of specific messages (ITU-R 1371)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4.1.

Allocation of function identifiers (FI) within the Inland AIS branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4.2.

Definition of inland specific messages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inland specific message FI 10: inland ship static and voyage related data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inland specific message FI 21: ETA at lock/bridge/terminal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inland specific message FI 22: RTA at lock/bridge/terminal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inland specific message FI 55: number of persons on board
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inland specific message FI23: EMMA warning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inland specific message 24: water levels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inland specific message 40: signal status
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix A

DEFINITIONS
A.1

Services
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

River Information Services (RIS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vessel traffic management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vessel traffic services (VTS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VTS area
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Navigational information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tactical traffic information (TTI)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strategic traffic information (STI)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vessel) tracking and tracing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vessel traffic monitoring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Logistics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2

Players
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Shipmaster
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conning skipper
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VTS operator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Competent authority
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIS authority
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIS operator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lock operator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bridge operator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terminal operator (synonym: stevedore)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fleet manager
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator in calamity centres of emergency services
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consignor (synonym: cargo shipper or sender)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consignee
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Freight broker (Synonym: freight forwarder)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supply forwarder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Customs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix B

EMMA CODES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix C

Example of signal status
C.1

Light status
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.2

Signal forms
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix D

PROPOSED DIGITAL INTERFACE SENTENCES FOR INLAND AIS
D.1

Input sentences
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.2

Inland waterway static ship data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.3

Inland waterway voyage data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix E

ERI SHIP TYPES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix F

Overview of information required by the user and the data fields, which are available in the defined Inland AIS messages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulation revoked (31.12.2020) by The Merchant Shipping (Miscellaneous Provisions) (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2018 (S.I. 2018/1221), regs. 2(b), 5(f); 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1)