Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council
of 14 April 2003
on the prohibition of organotin compounds on ships (revoked)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objective
Article 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scope
Article 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prohibition of the application of organotin compounds which act as biocides
Article 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prohibition of the bearing of organotin compounds which act as biocides
Article 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Survey and certification
Article 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Port State control
Article 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adaptations
Article 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee procedure
Article 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evaluation
Article 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

Surveys and certification requirements for anti-fouling systems on United Kingdom ships
1.

Surveys
1.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Certification
2.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulation revoked (10.5.2024) by The Merchant Shipping (Anti-Fouling Systems) Regulations 2024 (S.I. 2024/509), reg. 1(1), Sch. Pt. 2 (with reg. 4)