Scope
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Object
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Applicability to sub-assemblies
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Essential requirements and assessment of conformity
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformity marking
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Placing on the market and putting into use
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformity assessment
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Technical Documentation
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notification
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criteria to be satisfied by designated bodies
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harmonised standards and normative documents
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standing Committee
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Measuring Instruments Committee
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Functions of the Measuring Instruments Committee
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Markings
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Market surveillance and administrative cooperation
Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Safeguard clause
Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unduly fixed markings
Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decisions entailing refusal or restriction
Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Repeals
Article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transitional provisions
Article 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transposition
Article 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revision clause
Article 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees
Article 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast) (Text with EEA relevance).