Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council
of 31 March 2004
coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITLE I

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO CONTRACTS AND DESIGN CONTESTS
CHAPTER I

Basic terms

Definitions
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER II

Definition of the activities and entities covered
Section 1

Entities

Contracting entities
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2

Activities

Gas, heat and electricity
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Water
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transport services
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postal services
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exploration for, or extraction of, oil, gas, coal or other solid fuels, as well as ports and airports
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lists of contracting entities
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contracts covering several activities
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER III

General principles

Principles of awarding contracts
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITLE II

RULES APPLICABLE TO CONTRACTS
CHAPTER I

General provisions

Economic operators
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditions relating to agreements concluded within the World Trade Organisation
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Confidentiality
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Framework agreements
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dynamic purchasing systems
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER II

Thresholds and exclusion provisions
Section 1

Thresholds

Contract thresholds
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Methods of calculating the estimated value of contracts, framework agreements and dynamic purchasing systems
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2

Contracts and concessions and contracts subject to special arrangements
SUBSECTION 1

Works and service concessions
Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUBSECTION 2

Exclusions applicable to all contracting entities and to all types of contract

Contracts awarded for purposes of resale or lease to third parties
Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contracts awarded for purposes other than the pursuit of an activity covered or for the pursuit of such an activity in a third country
Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contracts which are secret or require special security measures
Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contracts awarded pursuant to international rules
Article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contracts in the fields of defence and security
Article 22a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contracts awarded to an affiliated undertaking, to a joint venture or to a contracting entity forming part of a joint venture
Article 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUBSECTION 3

Exclusions applicable to all contracting entities, but to service contracts only

Contracts relating to certain services excluded from the scope of this Directive
Article 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Service contracts awarded on the basis of an exclusive right
Article 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUBSECTION 4

Exclusions applicable to certain contracting entities only

Contracts awarded by certain contracting entities for the purchase of water and for the supply of energy or of fuels for the production of energy
Article 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUBSECTION 5

Contracts subject to special arrangements, provisions concerning central purchasing bodies and the general procedure in case of direct exposure to competition

Contracts subject to special arrangements
Article 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reserved contracts
Article 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contracts and framework agreements awarded by central purchasing bodies
Article 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procedure for establishing whether a given activity is directly exposed to competition
Article 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER III

Rules applicable to service contracts

Service contracts listed in Annex XVII A
Article 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Service contracts listed in Annex XVII B
Article 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mixed service contracts including services listed in Annexes XVII A and services listed in Annex XVII B
Article 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER IV

Specific rules governing specifications and contract documents

Technical specifications
Article 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Communication of technical specifications
Article 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variants
Article 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subcontracting
Article 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditions for performance of contracts
Article 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions and working conditions
Article 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER V

Procedures

Use of open, restricted and negotiated procedures
Article 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER VI

Rules on publication and transparency
Section 1

Publication of notices

Periodic indicative notices and notices on the existence of a system of qualification
Article 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notices used as a means of calling for competition
Article 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contract award notices
Article 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Form and manner of publication of notices
Article 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2

Time limits

Time limits for the receipt of requests to participate and for the receipt of tenders
Article 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Open procedures: specifications, additional documents and information
Article 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Invitations to submit a tender or to negotiate
Article 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3

Communication and information

Rules applicable to communication
Article 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Information to applicants for qualification, candidates and tenderers
Article 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Information to be stored concerning awards
Article 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER VII

Conduct of the procedure

General provisions
Article 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1

Qualification and qualitative selection

Mutual recognition concerning administrative, technical or financial conditions, and certificates, tests and evidence
Article 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualification systems
Article 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criteria for qualitative selection
Article 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2

Award of the contract

Contract award criteria
Article 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Use of electronic auctions
Article 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abnormally low tenders
Article 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3

Tenders comprising products originating in third countries and relations with those countries

Tenders comprising products originating in third countries
Article 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Relations with third countries as regards works, supplies and service contracts
Article 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITLE III

RULES GOVERNING SERVICE DESIGN CONTESTS

General provision
Article 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thresholds
Article 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Design contests excluded
Article 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rules on advertising and transparency
Article 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Means of communication
Article 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rules on the organisation of design contests, the selection of participants and the jury
Article 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decisions of the jury
Article 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITLE IV

STATISTICAL OBLIGATIONS, EXECUTORY POWERS AND FINAL PROVISIONS

Statistical obligations
Article 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee procedure
Article 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revision of the thresholds
Article 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendments
Article 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Implementation of the Directive
Article 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monitoring mechanisms
Article 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Repeal
Article 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees
Article 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

Contracting entities in the sectors of transport or distribution of gas or heat

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

Contracting entities in the sectors of production, transport or distribution of electricity

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
(1)

Production of Electricity
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)

Transport of Electricity:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)

Distribution of Electricity:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX III

Contracting entities in the sectors of production, transport or distribution of drinking water

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX IV

Contracting entities in the field of rail services

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX V

Contracting entities in the field of urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)

Entities providing urban bus transport services for the general public, operating on the basis of an authorisation according to ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym and entities providing urban transport services for the general public,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX VI

Contracting entities in the postal services sector

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX VII

Contracting entities in the sectors of exploration for and extraction of oil or gas

Belgium

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX VIII

Contracting entities in the sectors of exploration for and extraction of coal and other solid fuels

Belgium

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus

Latvia

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX IX

Contracting entities in the field of maritime or inland port or other terminal facilities

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX X

Contracting entities in the field of airport installations

Belgium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech Republic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus

Latvia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lithuania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Romania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovakia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

United Kingdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XI

LIST OF COMMUNITY LEGISLATION REFERRED TO IN ARTICLE 30(3)
A.

TRANSPORT OR DISTRIBUTION OF GAS OR HEAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.

PRODUCTION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRICITY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.

PRODUCTION, TRANSPORT OR DISTRIBUTION OF DRINKING WATER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.

CONTRACTING ENTITIES IN THE FIELD OF RAIL SERVICES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.

CONTRACTING ENTITIES IN THE FIELD OF URBAN RAILWAY, TRAMWAY, TROLLEYBUS OR MOTOR BUS SERVICES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.

CONTRACTING ENTITIES IN THE FIELD OF POSTAL SERVICES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G.

EXPLORATION FOR AND EXTRACTION OF OIL OR GAS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H.

EXPLORATION FOR AND EXTRACTION OF COAL OR OTHER SOLID FUELS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

CONTRACTING ENTITIES IN THE FIELD OF SEAPORT OR INLAND PORT OR OTHER TERMINAL EQUIPMENT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.

CONTRACTING ENTITIES IN THE FIELD OF AIRPORT INSTALLATIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XII

LIST OF ACTIVITIES AS SET OUT IN ARTICLE 1(2), (b)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XIII

INFORMATION TO BE INCLUDED IN CONTRACT NOTICES
A.

OPEN PROCEDURES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Nature of the contract (supply, works or service, where appropriate, state if it is a framework agreement or a dynamic purchasing system).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

For supplies and works:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

For services:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.

RESTRICTED PROCEDURES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Nature of the contract (supplies, works or services; where appropriate, state if it is a framework agreement).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

For supplies and works:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

For services:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.

NEGOTIATED PROCEDURES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Nature of the contract (supplies, works or services; where appropriate, state if it is a framework agreement).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

For supplies and works:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

For services:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.

SIMPLIFIED CONTRACT NOTICE FOR USE IN A DYNAMIC PURCHASING SYSTEM
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XIV

INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE NOTICE ON THE EXISTENCE OF A QUALIFICATION SYSTEM
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XV A

A INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE PERIODIC INDICATIVE NOTICE
I.

HEADINGS TO BE COMPLETED IN ALL CASES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.

INFORMATION WHICH SHOULD BE SUPPLIED WHERE THE NOTICE IS USED AS A MEANS OF CALLING FOR COMPETITION OR PERMITS THE REDUCTION OF THE TIME LIMITS FOR THE RECEIPT OF TENDERS
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.

Address to which interested undertakings should send their expressions of interest in writing.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XV B

INFORMATION TO BE INCLUDED IN NOTICES OF PUBLICATION OF A PERIODIC INDICATIVE NOTICE ON A BUYER PROFILE NOT USED AS A MEANS OF CALLING FOR COMPETITION
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XVI

INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE CONTRACT AWARD NOTICE
I.

Information for publication in the Official Journal of the European Union
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.

Optional information:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.

Information not intended for publication
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XVII A

SERVICES WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XVII B

SERVICES WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XVIII

INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE DESIGN CONTEST NOTICE
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

In the case of restricted contests:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XIX

INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE RESULTS OF DESIGN CONTEST NOTICES
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XX

FEATURES CONCERNING PUBLICATION
1.

Publication of notices
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Publication of complementary or additional information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Format and procedures for the electronic transmission of notices
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XXI

DEFINITION OF CERTAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XXII

SUMMARY TABLE OF THE TIME-LIMITS LAID DOWN IN ARTICLE 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XXIII

INTERNATIONAL LABOUR LAW PROVISIONS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 59(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XXIV

REQUIREMENTS RELATING TO DEVICES FOR THE ELECTRONIC RECEIPT OF TENDERS, REQUESTS TO PARTICIPATE, APPLICATIONS FOR QUALIFICATION AS WELL AS PLANS AND PROJECTS IN CONTESTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XXV

TIME LIMITS FOR TRANSPOSITION AND IMPLEMENTATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX XXVI

CORRELATION TABLE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC (Text with EEA relevance).