Appendix 1
Information document No … relating to EC type-approval of a device for indirect vision

Directive 2003/97/EC of the European Parliament and of the Council
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.

GENERAL
0.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

DEVICE FOR INDIRECT VISION
1.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance).