Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council
of 13 June 2003
on occurrence reporting in civil aviation (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objective
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scope
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mandatory reporting
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Collection and storage of information
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exchange of information
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dissemination of information
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protection of information
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voluntary reporting
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Implementation
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

List of aircraft operations, maintenance, repair, and manufacture-related occurrences to be reported
A.

AIRCRAFT FLIGHT OPERATIONS
(i)

Operation of the aircraft
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii)

Emergencies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii)

Crew incapacitation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iv)

Injury
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(v)

Meteorology
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vi)

Security
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vii)

Other occurrences
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.

AIRCRAFT TECHNICAL
(i)

Structural
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii)

Systems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii)

Propulsion (including engines, propellers and rotor systems) and auxiliary power units (APUs)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propellers and transmission
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rotors and transmission
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APUs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iv)

Human factors
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(v)

Other occurrences
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.

AIRCRAFT MAINTENANCE AND REPAIR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.

AIR NAVIGATION SERVICES, FACILITIES AND GROUND SERVICES
(i)

Air navigation services (ANS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii)

Aerodrome and aerodrome facilities
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii)

Handling of passengers, baggage and cargo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iv)

Aircraft ground handling and servicing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix to ANNEX I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

Air conditioning/ventilation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Autoflight system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Communications
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

Electrical system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

Cockpit/Cabin/Cargo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

Fire protection system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

Flight controls
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.

Fuel system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.

Hydraulics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.

Ice detection/protection system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.

Indicating/warning/recording systems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.

Landing gear system/brakes/tyres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.

Navigation systems (including precision approach systems) and air data systems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.

Oxygen for pressurised aircraft
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.

Bleed air system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II
List of air navigation services related occurrences to be reported
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix to ANNEX II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007 Text with EEA relevance.