Appendix to ANNEX I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

Air conditioning/ventilation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Autoflight system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Communications
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

Electrical system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

Cockpit/Cabin/Cargo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

Fire protection system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

Flight controls
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.

Fuel system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.

Hydraulics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.

Ice detection/protection system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.

Indicating/warning/recording systems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.

Landing gear system/brakes/tyres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.

Navigation systems (including precision approach systems) and air data systems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.

Oxygen for pressurised aircraft
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.

Bleed air system
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II
List of air navigation services related occurrences to be reported
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix to ANNEX II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007 Text with EEA relevance.