Objective
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adoption of a methodology
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Setting of energy performance requirements
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

New buildings
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Existing buildings
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Energy performance certificate
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inspection of boilers
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inspection of air-conditioning systems
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Independent experts
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Review
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Information
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adaptation of the framework
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee procedure
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transposition
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast).