Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council
of 4 December 2000
on the incineration of waste (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objectives
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scope
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Application and permit
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delivery and reception of waste
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operating conditions
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Air emission limit values
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Water discharges from the cleaning of exhaust gases
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residues
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Control and monitoring
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Measurement requirements
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Access to information and public participation
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abnormal operating conditions
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Review clause
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reporting
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adaptation to technical progress or new findings
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee procedure
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Repeal
Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penalties
Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transitional provisions
Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Implementation
Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees
Article 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

DETERMINATION OF AIR EMISSION LIMIT VALUES FOR THE CO-INCINERATION OF WASTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.1.

Special provisions for cement kilns co-incinerating waste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.1.1.

C — total emission limit values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.1.2.

C — total emission limit values for SO2 and TOC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.1.3.

Emission limit value for CO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.2.

Special provisions for combustion plants co-incinerating waste
II.2.1.

Daily average values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cproc:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.2.2.

C — total emission limit values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.3.

Special provisions for industrial sectors not covered under II.1 or II.2 co-incinerating waste
II.3.1.

C — total emission limit values:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX III

Measurement techniques
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

At the daily emission limit value level, the values of the 95 % confidence intervals of a single measured result shall not exceed the following percentages of the emission limit values:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX IV

Emission limit values for discharges of waste water from the cleaning of exhaust gases
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX V

AIR EMISSION LIMIT VALUES
(a)

Daily average values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)

Half-hourly average values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c)

All average values over the sample period of a minimum of 30 minutes and a maximum of 8 hours
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(d)

Average values shall be measured over a sample period of a minimum of 6 hours and a maximum of 8 hours. The emission limit value refers to the total concentration of dioxins and furans calculated using the concept of toxic equivalence in accordance with Annex I.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(e)

The following emission limit values of carbon monoxide (CO) concentrations shall not be exceeded in the combustion gases (excluding the start-up and shut-down phase):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(f)

Member States may lay down rules governing the exemptions provided for in this Annex.
ANNEX VI

Formula to calculate the emission concentration at the standard percentage oxygen concentration
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast) (Text with EEA relevance).