Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council
of 16 November 2000
relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objectives
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Benzene
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carbon monoxide
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment of concentrations
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Public information
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Report and review
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penalties
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Implementation
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

LIMIT VALUE FOR BENZENE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

LIMIT VALUE FOR CARBON MONOXIDE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX III

DETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF BENZENE AND CARBON MONOXIDE IN AMBIENT AIR WITHIN A ZONE OR AGGLOMERATION
I.

Upper and lower assessment thresholds
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.

Determination of exceedances of upper and lower assessment thresholds
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX IV

LOCATION OF SAMPLING POINTS FOR THE MEASUREMENT OF CONCENTRATIONS OF BENZENE AND CARBON MONOXIDE IN AMBIENT AIR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

Macroscale siting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.

Microscale siting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.

Documentation and review of site selection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX V

CRITERIA FOR DETERMINING NUMBERS OF SAMPLING POINTS FOR FIXED MEASUREMENT OF CONCENTRATIONS OF BENZENE AND CARBON MONOXIDE IN AMBIENT AIR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX VI

DATA QUALITY OBJECTIVES AND COMPILATION OF RESULTS OF AIR QUALITY ASSESSMENT
I.

Data quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.

Results of air quality assessment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.

Standardisation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX VII

REFERENCE METHODS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF BENZENE AND CARBON MONOXIDE
I.

Reference method for the sampling/analysis of benzene
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.

Reference method for the analysis of carbon monoxide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.

Reference modelling techniques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe.