Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council
of 9 March 1999
on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER I

GENERAL ASPECTS

Scope and aim
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitions
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Essential requirements
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notification and publication of interface specifications
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harmonised standards
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Placing on the market
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Putting into service and right to connect
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Free movement of apparatus
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Safeguards
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER II

CONFORMITY ASSESSMENT

Conformity assessment procedures
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notified bodies and surveillance authorities
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER III

CE CONFORMITY MARKING AND INSCRIPTIONS

CE marking
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER IV

THE COMMITTEE

Constitution of the Committee
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Advisory committee procedure
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulatory committee procedure
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulatory procedure with scrutiny
Article 15a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTER V

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Third countries
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Review and reporting
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transitional provisions
Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transposition
Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Repeal
Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entry into force
Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees
Article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

EQUIPMENT NOT COVERED BY THIS DIRECTIVE AS REFERRED TO IN ARTICLE 1(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE REFERRED TO IN ARTICLE 10(3)

Module A (internal production control)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

The technical documentation must enable the conformity of the product with the essential requirements to be assessed. It must cover the design, manufacture and operation of the product, in particular:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX III

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE REFERRED TO IN ARTICLE 10(4)

(Internal production control plus specific apparatus tests)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX IV

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE REFERRED TO IN ARTICLE 10(5)

(Technical construction file)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX V

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE REFERRED TO IN ARTICLE 10

Full quality assurance
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Quality system
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

EC surveillance under the responsibility of the notified body
4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX VI

MINIMUM CRITERIA TO BE TAKEN INTO ACCOUNT BY MEMBER STATES WHEN DESIGNATING NOTIFIED BODIES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 11(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

The staff responsible for inspections must have:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX VII

MARKING OF EQUIPMENT REFERRED TO IN ARTICLE 12(1)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance.