ANNEX VI
ANALYTICAL AND SAMPLING SYSTEM
1.

GASEOUS AND PARTICULATE SAMPLING SYSTEMS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.

Determination of the gaseous emissions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.

Gaseous exhaust components CO, CO2, HC, NOx
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriptions — Figures 2 and 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SP1 raw exhaust gas sampling probe (Figure 2 only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SP2 dilute exhaust gas HC sampling probe (Figure 3 only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SP3 dilute exhaust gas CO, CO2, NOx sampling probe (Figure 3 only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

HSL1 heated sampling line
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

HSL2 heated NOx sampling line
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SL sampling line for CO (CO2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

BK background bag (optional; Figure 3 only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

BG sample bag (optional; Figure 3 CO and CO2 only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

F1 heated pre-filter (optional)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

F2 heated filter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

P heated sampling pump
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

HC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

CO, CO2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

NO2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

C converter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

B cooling bath
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

T1, T2, T3 temperature sensor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

T4 temperature sensor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

T5 temperature sensor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

G1, G2, G3 pressure gauge
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

R1, R2 pressure regulator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

R3, R4, R5 pressure regulator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FL1, FL2, FL3 flow meter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FL4 to FL7 flow meter (optional)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

V1 to V6 selector valve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

V7, V8 solenoid valve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

V9 needle valve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

V10, V11 needle valve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

V12, V13 toggle valve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

V14 selector valve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.

Determination of the particulates
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.

Dilution system
1.2.1.1.

Partial flow dilution system (Figures 4 to 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

isokinetic systems (Figures 4 and 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

flow controlled systems with concentration measurement (Figures 6 to 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

flow controlled systems with flow measurement (Figures 11 and 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Description - Figures 4 to 12
—

EP exhaust pipe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SP sampling probe (Figures 6 to 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

ISP isokinetic sampling probe (Figures 4 and 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FD1, FD2 flow divider (Figure 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FD3 flow divider (Figure 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

EGA exhaust gas analyser (Figures 6 to 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

TT transfer tube (Figures 4 to 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

DPT differential pressure transducer (Figures 4, 5 and 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FC1 flow controller (Figures 4, 5 and 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

PCV1, PCV2 pressure control valve (Figure 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

DC damping chamber (Figure 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

VN venturi (Figure 8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FC2 flow controller (Figures 6, 7, 11 and 12; optional)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FM1 flow measurement device (Figures 6, 7, 11 and 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FM2 flow measurement device (Figure 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

PB pressure blower (Figures 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SB suction blower (Figures 4, 5, 6, 9, 10 and 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

DAF dilution air filter (Figures 4 to 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

PSP particulate sampling probe (Figures 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

DT dilution tunnel (Figures 4 to 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.2.

Full flow dilution system (Figure 13)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriptions (Figure 13)
—

EP exhaust pipe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

PDP positive displacement pump
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

CFV critical flow venturi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SSV subsonic venturi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

HE heat exchanger (optional if EFC is used)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

EFC electronic flow compensation (optional if HE is used)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

DT dilution tunnel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

DAF dilution air filter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

PSP particulate sampling probe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.

Particulate sampling system (Figures 14 and 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriptions - Figures 14 and 15
—

PSP particulate sampling probe (Figures 14 and 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

PTT particulate transfer tube (Figures 14 and 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

SDT secondary dilution tunnel (Figure 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FH filter holder(s) (Figures 14 and 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

P sampling pump (Figures 14 and 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

DP dilution air pump (Figure 15) (full flow double dilution only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FC3 flow controller (Figures 14 and 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FM3 flow measurement device (Figures 14 and 15) (particulate sample flow)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

FM4 flow measurement device (Figure 15) (dilution air, full flow double dilution only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

BV ball valve (optional)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (Text with EEA relevance).