Scope and definitions
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Market surveillance
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Technical requirements
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Free movement
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presumption of conformity
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee on technical standards and regulations
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Committee on Pressure Equipment
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Safeguard clause
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classification of pressure equipment
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformity assessment
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

European approval for materials
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notified bodies
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recognized third-party organizations
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

User inspectorates
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CE marking
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unduly affixed CE marking
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decisions entailing refusal or restriction
Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Repeal
Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transposition and transitional provisions
Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addressees of the Directive
Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment Text with EEA relevance.