Directive 96/79/EC of the European Parliament and of the Council
of 16 December 1996
on the protection of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact and amending Directive 70/156/EEC (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR THE TYPE-APPROVAL OF A VEHICLE TYPE
1.

APPLICATION FOR EC TYPE-APPROVAL
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

EC TYPE-APPROVAL
2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

MODIFICATION OF THE TYPE AND AMENDMENTS TO TYPE-APPROVALS
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

CONFORMITY OF PRODUCTION
4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 1

Information document No …

pursuant to Annex I to Directive 70/156/EEC relating to the EC type-approval of a vehicle with regard to the protection of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.

General
0.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

General construction characteristics of the vehicle
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Masses and dimensions (e) (in kg and mm) (refer to drawing where applicable)
2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

Steering
7.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.

Bodywork
9.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 2

MODEL

(maximum format: A4 (210 × 297 mm)

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Addendum

to EC type-approval certificate No …

concerning the type-approval of a vehicle with regard to Directive …/…/EC
1.

Additional information
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

TECHNICAL REQUIREMENTS
1.

SCOPE
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

DEFINITIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

REQUIREMENTS
3.1.

General specification applicable to all tests
3.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.

Specifications
3.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 1

TEST PROCEDURE
1.

INSTALLATION AND PREPARATION OF THE VEHICLE
1.1.

Testing ground
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.

Barrier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.

Orientation of the barrier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1.

Alignment of the vehicle to the barrier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.

State of vehicle
1.4.1.

General specification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.

Mass of the vehicle
1.4.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.

Passenger compartment adjustments
1.4.3.1.

Position of steering wheel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.2.

Glazing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.3.

Gear-change lever
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.4.

Pedals
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.5.

Doors
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.6.

Opening roof
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.7.

Sun-visor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.8.

Rear-view mirror
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.9.

Arm-rests
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.10.

Head restraints
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.11.

Seats
1.4.3.11.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.11.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3.11.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

DUMMIES
2.1.

Front seats
2.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

PROPULSION AND COURSE OF VEHICLE
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

TEST SPEED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

MEASUREMENTS TO BE MADE ON DUMMY IN FRONT SEATS
5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1.

Measurements in the head of the dummy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2.

Measurements in the neck of the dummy
5.2.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3.

Measurements in the thorax of the dummy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4.

Measurements in the femur and tibia of the dummy
5.2.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

MEASUREMENTS TO BE MADE ON THE VEHICLE
6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 2

DETERMINATION OF PERFORMANCE CRITERIA
1.

HEAD PERFORMANCE CRITERION (HPC)
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

NECK INJURY CRITERIA (NIC)
2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

THORAX COMPRESSION CRITERION (ThCC) AND VISCOUS CRITERION (V*C)
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

FEMUR FORCE CRITERION (FFC)
4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

TIBIA COMPRESSIVE FORCE CRITERION (TCFC) AND TIBIA INDEX (TI)
5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

PROCEDURE FOR CALCULATING THE VISCOUS CRITERION (V*C) FOR HYBRID III DUMMY
6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 3

ARRANGEMENT AND INSTALLATION OF DUMMIES AND ADJUSTMENT OF RESTRAINT SYSTEMS
1.

ARRANGEMENT OF DUMMIES
1.1.

Separate seats
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.

Front bench seat
1.2.1.

Driver
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.

Outer passenger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.

Bench seat for front passengers (not including driver)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

INSTALLATION OF DUMMIES
2.1.

Head
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.

Arms
2.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.

Hands
2.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.

Torso
2.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3.

Lower torso
2.4.3.1.

‘H’ point
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3.2.

Pelvic angle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.

Legs
2.5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.

Feet
2.6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.

Dummy clothing
2.9.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

ADJUSTMENT OF RESTRAINT SYSTEM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 4

TEST PROCEDURE WITH TROLLEY
1.

TEST INSTALLATION AND PROCEDURE
1.1.

Trolley
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.

State of the structure
1.2.1.

General
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.

Adjustments
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.

Attachment of the structure
1.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.

Dummies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.

Measuring apparatus
1.5.1.

Deceleration of the structure
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2.

Measurements to be made on the dummies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.

Deceleration curve of the structure
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.

Reference curve ΔV = f(t) of the vehicle concerned
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.

Equivalent method
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 5

TECHNIQUE OF MEASUREMENT IN MEASUREMENT TESTS: INSTRUMENTATION
1.

DEFINITIONS
1.1.

Data channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.

Transducer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.

Channel amplitude class: CAC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.

Characteristic frequencies FH, FL, FN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.

Channel frequency class: CFC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.

Sensitivity coefficient
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.

Calibration factor of a data channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.

Linearity error
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.

Cross sensitivity
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.

Phase delay time
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.

Environment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

PERFORMANCE REQUIREMENTS
2.1.

Linearity error
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.

Amplitude against frequency
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.

Phase delay time
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.

Time base
2.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2.

Relative time delay
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.

Transducer cross sensitivity
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.

Calibration
2.6.1.

General
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2.

Accuracy of reference equipment for calibration
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2.1.

Static calibration
2.6.2.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2.1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2.1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2.2.

Dynamic calibration
2.6.2.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2.3.

Time
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3.

Sensitivity coefficient and linearity error
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4.

Calibration of the frequency response
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.

Environmental effects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.

Choice and designation of the data channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

MOUNTING OF TRANSDUCERS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

RECORDING
4.1.

Analogue magnetic recorder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.

Digital magnetic recorder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.

Paper tape recorder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

DATA PROCESSING
5.1.

Filtering
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.

Digitalizing
5.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2.

Amplitude resolution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

PRESENTATION OF RESULTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 6

DEFINITION OF THE DEFORMABLE BARRIER
1.

COMPONENT AND MATERIAL SPECIFICATIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

ALUMINIUM HONEYCOMB CERTIFICATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.

Sample locations
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.

Sample size
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.

Area measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.

Crush rate and distance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.

Data collection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.

Crush strength determination
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.

Sample crush strength specification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.

Block crush strength specification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

ADHESIVE BONDING PROCEDURE
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

CONSTRUCTION
4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

MOUNTING
5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix 7

CERTIFICATION PROCEDURE FOR THE DUMMY LOWER LEG AND FOOT
1.

UPPER FOOT IMPACT TEST
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.

Test procedure
1.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.

Performance specification
1.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

LOWER FOOT IMPACT TEST WITHOUT SHOE
2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.

Test procedure
2.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.

Performance specification
2.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

LOWER FOOT IMPACT TEST (WITH SHOE)
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.

Test procedure
3.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.

Performance specification
3.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figure 1

Upper foot impact test

Test set-up specifications

Figure 2

Lower foot impact test (without shoe)

Test set-up specifications

Figure 3

Lower foot impact test (with shoe)

Test set-up specifications
Figure 4

Pendulum impactor
Repealed by Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance).