Council Directive
of 12 June 1986
on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC
(86/280/EEC) (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

GENERAL PROVISIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADING A

Limit values, dates set for compliance therewith and procedures for monitoring discharges
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADING B

Quality objectives, dates set for compliance therewith and procedure for monitoring compliance with them
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADING C

Reference methods of measurement and limit of detection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

SPECIFIC PROVISIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.

Specific provisions relating to carbon tetrachloride (No 13)

CAS No 56-23-5
Heading A (13):

Limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (13):

Quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (13):

Reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.

Specific provisions relating to DDT (No 46)

CAS No 50 - 29 - 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (46):

Quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (46):

Reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.

Specific provisions relating to pentachlorophenol (No 102)

CAS 87-86-5
Heading A (102):

Limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (102):

Quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (102):

Reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.

Specific provisions relating to:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading A (1, 71, 77, 130):

Limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (1, 71, 77, 130):

Quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (1, 71, 77, 130):

Reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.

Specific dispositions relating to hexachlorobenzene (HCB) (No 83)

CAS-118-74-1
Heading A (83):

Limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (83):

Quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (83):

Reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI.

Specific provisions relating to hexachlorobutadiene (HCBD) (No 84)

CAS-87-68-3
Heading A (84):

Limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (84):

Quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (84):

Reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII.

Specific provisions relating to chloroform (CHCl3) (No 23)

CAS-67-66-3
Heading A (23):

Limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (23):

Quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (23):

Reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII.

Specific provisions relating to 1,2-dichloroethane (EDC) (No 59)

CAS — 107-06-2
Heading A (59):

Limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (59):

quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (59):

reference method measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX.

Specific provisions relating to trichloroethylene (TRI) (No 121)

CAS 79.01.6
Heading A (121):

limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (121):

quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (121):

reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.

Specific provisions relating to perchloroethylene (PER) (No 111)

CAS-127-18-4
Heading A (111):

limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (111):

quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (111):

reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xl.

Specific provisions relating to trichlorobenzene (TCB) (117, 118)
Heading A (117, 118):

limit values for emission standards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading B (117, 118):

quality objectives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heading C (117, 118):

reference method of measurement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council.