Commission Directive
of 29 April 1981
laying down the Community method of analysis for the official control of vinyl chloride released by materials and articles into foodstuffs
(81/432/EEC) (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX

DETERMINATION OF VINYL CHLORIDE RELEASED BY MATERIALS AND ARTICLES INTO FOODSTUFFS
1.

SCOPE AND FIELD OF APPLICATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

PRINCIPLE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

REAGENTS
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

APPARATUS
4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.

Gas-chromatographic column
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.

Sample phials or flasks fitted with silicon or butyl rubber septa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

PROCEDURE
5.1.

Preparation of standard VC solution (solution A)
5.1.1.

Concentrated standard VC solution at approximately 2 000 mg/kg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2.

Preparation of dilute standard VC solution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3.

Preparation of the response curve with solution A
5.2.

Validation of preparation of standard solutions obtained in point 5.1
5.2.1.

Preparation of a second standard VC solution (solution B)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2.

Validation of solution A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.

Preparation of the ‘addition’ curve
5.3.1.

Preparation of sample
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2.

Procedure
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.

Gas-chromatographic determinations
5.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

RESULTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

CONFIRMATION OF THE VC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.

REPEATABILITY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food Text with EEA relevance.