ANNEX

FRAMEWORK

EU ECOLABEL CRITERIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mandatory criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

General management criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Energy criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 10.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 13.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Water criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 14.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 15.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waste and wastewater criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 17.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 18.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Other criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 20.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 21.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 22.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Optional criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

General management criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 23.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 24.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 25.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 26.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Energy criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 28.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 29.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 30.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 32.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 33.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 34.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 36.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 37.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 38.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 39.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 40.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Water criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 43.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 44.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 45.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 46.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 47.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 48.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 49.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waste and waste water criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 51.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 52.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 53.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 55.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 56.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 57.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 58.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 59.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Other criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 60.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 61.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 62.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 63.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 64.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 65.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 66.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 67.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSMENT AND VERIFICATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION A

CRITERIA REFERRED TO IN ARTICLE 3(a)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GENERAL MANAGEMENT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 1.

Basis of an Environmental Management System
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 2.

Staff training
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 3.

Information to guests
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 4.

General maintenance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 5.

Consumption monitoring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENERGY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 6.

Energy efficient space heating and water heating appliances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 7.

Energy efficient air conditioning and air-based heat pumps appliances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 8.

Energy efficient lighting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 9.

Thermoregulation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 10.

Automatic switching off of HVAC and lighting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 11.

Outside heating and air conditioning appliances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 12.

Procurement of electricity from a renewable electricity supplier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 13.

Coal and heating oils
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WATER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 14.

Efficient water fittings: Bathroom taps and showers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 15.

Efficient water fittings: toilets and urinals
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 16.

Reduction in laundry achieved through reuse of towels and bedclothes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WASTE AND WASTEWATER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 17.

Waste prevention: food service waste reduction plan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 18.

Waste prevention: Disposable items
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 19.

Waste sorting and sending for recycling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OTHER CRITERIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 20.

No smoking in common areas and rooms
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 21.

Promotion of environmentally preferable means of transport
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 22.

Information appearing on the EU Ecolabel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION B

CRITERIA REFERRED TO IN ARTICLE 3(b)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GENERAL MANAGEMENT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 23.

EMAS registration, ISO certification of the tourist accommodation (up to 5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 24.

EMAS registration or ISO certification of suppliers (up to 5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 25.

Ecolabelled services (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 26.

Environmental and social communication and education (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 27.

Consumption monitoring: Energy and water sub-metering (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENERGY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 28.

Energy efficient space heating and water heating appliances (up to 3 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 29.

Energy efficient air conditioning and air-based heat pumps appliances (up to 3,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 30.

Air-based heat pumps up to 100 kW heat output (3 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 31.

Energy efficient household appliances and lighting (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 32.

Heat recovery (up to 3 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 33.

Thermoregulation and window insulation (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 34.

Automatic switch off of appliances/devices (up to 4,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 35.

District heating/cooling and cooling from cogeneration (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 36.

Electric hand driers with proximity sensor (1 point)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 37.

Space Heater emissions (1,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 38.

Procurement of electricity from a renewable electricity supplier (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 39.

On site self-generation of electricity through renewable energy sources (up to 5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 40.

Heating energy from renewable energy sources (up to 3,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 41.

Swimming pool heating (up to 1,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WATER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 42.

Efficient water fittings: Bathroom taps and showers (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 43.

Efficient water fittings: Toilets and urinals (up to 4,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 44.

Dishwasher water consumption (2,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 45.

Washing machine water consumption (3 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 46.

Indications on water hardness (up to 1,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 47.

Optimised pool management (up to 2,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 48.

Rainwater and grey water recycling (up to 3 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 49.

Efficient irrigation (1,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 50.

Native or non-invasive alien species used in outdoor planting (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WASTE AND WASTEWATER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 51.

Paper products (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 52.

Durable goods (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 53.

Beverages provision (2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 54.

Detergents and toiletries procurement (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 55.

Minimisation of the use of cleaning products (1,5 point)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 56.

De-icing (1 point)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 57.

Used textiles and furniture (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 58.

Composting (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 59.

Waste water treatment (up to 3 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OTHER CRITERIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 60.

No smoking in rooms (1 point)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 61.

Social policy (up to 2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 62.

Maintenance vehicles (1 point)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 63.

Environmentally preferable means of transport offer (up to 2,5 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 64.

Unsealed surfaces (1 point)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 65.

Local and organic products (up to 4 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 66.

Pesticide avoidance (2 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 67.

Additional environmental and social actions (up to 3 points)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decision revoked (31.12.2020) by The Environment (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/458), reg. 1(1), Sch. para. 40; 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1)