Commission Decision (EU) 2016/1371
of 10 August 2016
establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for personal, notebook and tablet computers
(notified under document C(2016) 5010)
(Text with EEA relevance) (revoked)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX

EU ECOLABEL CRITERIA AND ASSESSMENT AND VERIFICATION REQUIREMENTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterion 1. Energy consumption
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1(a)

Total energy consumption of the computer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1(b)

Power management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1(c)

Graphics capabilities
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1(d)

Internal Power Supplies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1(e)

Enhanced-performance displays
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterion 2. Hazardous substances and mixtures in the product, sub-assemblies and component parts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 2

Grouping of Candidate List SVHCs and CLP hazards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Group 1 hazards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Group 2 hazards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Group 3 hazards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2(a)

Restriction of Substances of Very High Concern (SVHCs)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 3

Sub-assemblies and component parts to which Criterion 2(a) shall apply
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2(b)

Restrictions on the presence of specific hazardous substances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2(c)

Restrictions based on CLP hazard classifications
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 5

Sub-assemblies and component parts to which Criterion 2(c) shall apply
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts containing flame retardants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts containing plasticisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts with stainless steel alloys and/or nickel coatings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechargeable battery packs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i)

Derogations for the use of hazardous flame retardants and plasticisers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii)

Derogations for the use of additives, coatings, cathode materials, solvents and salts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterion 3. Product lifetime extension
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3(a)

Durability testing of portable computers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i)

Tests that shall apply to notebook computers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii)

Tests that shall apply to tablet and two-in-one computers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3(b)

Rechargeable battery quality and lifetime
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3(c)

Data storage drive reliability and protection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i)

Desktop computers, workstations, thin clients and small-scale servers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii)

Notebook computers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3(d)

Upgradeability and Repairability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterion 4. Design, material selection and end-of-life management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4(a).

Material selection and recyclability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterion 4(b) Design for disassembly and recycling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterion 5. Corporate Social Responsibility
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5(a)

Sourcing of ‘conflict-free’ minerals
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5(b)

Labour conditions and human rights during manufacturing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterion 6. User information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6(a)

User instructions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6(b)

Information appearing on the EU Ecolabel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APPENDIX

PROTOCOL FOR A PRODUCT DISASSEMBLY TEST
(a)

Terms and definitions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)

Operating conditions for the test
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c)

Documentation and recording of the test conditions and steps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decision revoked (31.12.2020) by The Environment (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/458), reg. 1(1), Sch. para. 39; 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1)