CHAPTER 3

COMMON EMERGENCY COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM (CECIS)

CECIS layers
Article 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Information security
Article 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Information and update
Article 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CECIS user group
Article 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Implementation and further development
Article 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marine pollution CECIS
Article 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decision revoked (14.8.2021) by The Union Civil Protection Mechanism (Revocation) (EU Exit) Regulations 2021 (S.I. 2021/896), regs. 1(2), 2(d)