ANNEX

SPECIFIC PROGRAMME OF THE JOINT RESEARCH CENTRE
1.

Objective
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Approach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Activities
3.1.

Nuclear waste management, environmental impact and basic knowledge
3.1.1.

Spent fuel and high-level waste characterisation, storage and disposal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2.

Partitioning and transmutation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3.

Basic actinide research
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4.

Nuclear data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5.

Medical applications from nuclear research
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6.

Monitoring of radioactivity in the environment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.7.

Knowledge management, training and education
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.

Nuclear safety
3.2.1.

Nuclear reactor safety
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2.

Nuclear fuel safety in power reactors operating in the Union
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3.

Safe operation of advanced nuclear energy systems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.

Nuclear security
3.3.1.

Nuclear safeguards
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2.

Additional Protocol
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3.

Open-source information collection on nuclear non-proliferation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4.

Combating illicit trafficking of nuclear materials, including nuclear forensic analysis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

Ethical aspects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Council Regulation (Euratom) No 1314/2013 of 16 December 2013 on the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community (2014-2018) complementing the Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation.