ANNEX

FRAMEWORK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The aims of the criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CRITERIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EU ECOLABEL CRITERIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 1 —

Substrate
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 2 —

Excluded or limited substances and mixtures
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

Hazardous substances and mixtures
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)

Substances listed in accordance with Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c)

Biocides
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(d)

Washing agents
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(e)

Alkyl phenol ethoxylates — Halogenated solvents — Phthalates
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(f)

Printing inks, toners, inks, varnishes, foils and laminates
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 3 —

Recyclability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 4 —

Emissions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

Emissions to water
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)

Emissions to air
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c)

Emissions from publication rotogravure printing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i)

Publication rotogravure printing emissions of VOC to air shall not exceed 50 mg C/Nm3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii)

Emissions of Cr 6 + to air shall not exceed 15 mg/tonne paper.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(d)

Printing processes to which no legislative measures apply
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 5 —

Waste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

Waste management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)

Waste paper
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 6 —

Energy use
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 7 —

Training
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 8 —

Fitness for use
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 9 —

Information on the product
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 10 —

Information appearing on the EU Ecolabel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decision revoked (31.12.2020) by The Environment (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/458), reg. 1(1), Sch. para. 15; 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1)