ANNEX

FRAMEWORK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The aims of the criteria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CRITERIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assessment and verification requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

Requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)

Measurement thresholds
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EU ECOLABEL CRITERIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 1 –

Excluded or limited substances and mixtures
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

Hazardous substances and mixtures
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)

Substances listed in accordance with Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 2 –

Exclusion of specific substances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 3 –

Additional aquatic toxicity requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 3.1. –

Requirements for the lubricant and its main components
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 3.2. –

Requirements for each stated substance present above 0,10 % (w/w)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 4 –

Biodegradability and bioaccumulative potential
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.

Biodegradation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.

Bioaccumulation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 5 –

Renewable raw materials
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 6 –

Minimum technical performance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterion 7 –

Information appearing on the eco-label
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decision revoked (31.12.2020) by The Environment (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/458), reg. 1(1), Sch. para. 11; 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1)