Appendix I
DID LIST
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detergents Ingredients Database

version 30/6/2004
Part A - List of ingredients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part B - Critical dilution volume
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquatic toxicity
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The chronic toxicity factor (TFchronic)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The acute toxicity factor (TFacute)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Safety factor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Degradation factors
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anaerobic biodegradability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aerobic biodegradability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Insoluble inorganic ingredients
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix II
Documentation of anaerobic biodegradability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix III
Framework for a performance test
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NUMBER OF TESTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WATER PARAMETERS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEST AND REFERENCE PRODUCT PARAMETERS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOIL PARAMETERS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEST PROCEDURE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSMENT OF CAPACITY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSMENT OF CLEANNESS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPARISON
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOCUMENTATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Note on available tests
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Commission Decision of 24 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to hand dishwashing detergents (notified under document C(2011) 4448) (Text with EEA relevance) (2011/382/EU).