Council Decision
of 27 January 1997
establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States
(97/101/EC) (repealed)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objectives
Article 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pollutants
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stations
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Required information on networks and stations
Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Information to be provided on data obtained by stations
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX I

LIST OF POLLUTANTS, STATISTICAL PARAMETERS AND UNITS OF MEASUREMENT
1.

Pollutants listed in Annex I to Directive 96/62/EC on air quality
2.

Pollutants not listed in Annex I to Directive 96/62/EC on air quality
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

Pollutants, units of measurement, averaging times:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

Data, calculated over the calendar year, to be transmitted to the Commission
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

Data transmission to the Commission:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX II

INFORMATION CONCERNING NETWORKS, STATIONS AND MEASUREMENT TECHNIQUES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX III

DATA VALIDATION PROCEDURE AND QUALITY ASSURANCE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEX IV

CRITERIA FOR THE AGGREGATION OF DATA AND THE CALCULATION OF STATISTICAL PARAMETERS

These criteria mainly concern the data capture
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe.