RHAN 3

ADEILADAU O DDIDDORDEB PENSAERNÏOL NEU HANESYDDOL ARBENNIG
PENNOD 1

RHESTRU ADEILADAU O DDIDDORDEB ARBENNIG

Cynigion i restru a dadrestru adeiladau: ymgynghori a gwarchodaeth dros dro

Gwarchodaeth interim wrth aros am benderfyniad o ran pa un ai i restru adeilad
79
1
Mae’r adran hon yn gymwys pan fo Gweinidogion Cymru yn cyflwyno hysbysiad o dan adran 78(1) o gynnig i restru adeilad.
2
O ddechrau’r diwrnod a bennir o dan adran 78(3)(b)(ii), mae’r Ddeddf hon (ac eithrio adrannau 118 a 137 i 142) a Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (p. 8) yn cael effaith mewn perthynas â’r adeilad fel pe bai’n adeilad rhestredig.
3
Cyfeirir at y warchodaeth a roddir yn rhinwedd is-adran (2) yn y Rhan hon fel “gwarchodaeth interim”.
4
Rhaid i Weinidogion Cymru—
a
cyhoeddi rhestr o’r adeiladau sy’n ddarostyngedig i warchodaeth interim, a
b
darparu copi o’r hysbysiad a gyflwynir o dan adran 78(1) mewn cysylltiad ag adeilad o’r fath i unrhyw berson sy’n gofyn am gopi.
5
Daw gwarchodaeth interim i ben mewn perthynas ag adeilad—
a
pan fo Gweinidogion Cymru yn rhestru’r adeilad, ar ddechrau’r diwrnod a bennir yn yr hysbysiad o dan adran 77(1);
b
pan fo Gweinidogion Cymru yn penderfynu peidio â rhestru’r adeilad, ar ddechrau’r diwrnod a bennir mewn hysbysiad a gyflwynir—
i
i bob perchennog a phob meddiannydd ar yr adeilad, a
ii
i bob awdurdod cynllunio y mae’r adeilad yn ei ardal.
6
Mae Atodlen 7 yn gwneud darpariaeth ynghylch effaith gwarchodaeth interim yn dod i ben o dan is-adran (5)(b).
7
Nid yw’r adran hon yn gymwys i adeilad sy’n heneb gofrestredig.