RHAN 4

ARDALOEDD CADWRAETH

Rheolaethu dymchwel mewn ardaloedd cadwraeth

Cymhwyso Rhan 3 i ardaloedd cadwraeth
163
1
Mae’r darpariaethau a ganlyn yn Rhan 3 yn gymwys mewn perthynas ag adeiladau y mae adran 161 yn gymwys iddynt fel y maent yn gymwys i adeiladau rhestredig—
a
Pennod 2 (rheolaethu gwaith), ac eithrio—
i
adrannau 88 a 89;
ii
adran 90(1)(c) a (4)(b);
iii
adran 95;
iv
adran 96(2);
v
adran 97(5), (6) ac (9);
vi
adrannau 98(3)(b) a 99(5);
vii
adran 101(2);
viii
adran 104(3);
ix
adran 111(5) ac (8);
b
Pennod 4 (gorfodi), ac eithrio—
i
adran 117(5);
ii
adran 118;
iii
adran 128(3)(c);
c
Pennod 6 (cyffredinol), ac eithrio—
i
adran 152(1), (2), (3)(b) a (5)(c) i (e);
ii
adran 156.
2
Wrth eu cymhwyso mewn perthynas ag adeiladau y mae adran 161 yn gymwys iddynt—
a
mae’r darpariaethau a gymhwysir gan is-adran (1) i’w darllen fel be bai—
i
unrhyw gyfeiriad at gydsyniad adeilad rhestredig yn gyfeiriad at gydsyniad ardal gadwraeth;
ii
unrhyw gyfeiriad at gymeriad adeilad rhestredig yn gyfeiriad at gymeriad neu olwg yr ardal gadwraeth y mae’r adeilad ynddi;
iii
unrhyw gyfeiriad arall at adeilad rhestredig yn gyfeiriad at adeilad y mae adran 161 yn gymwys iddo;
iv
unrhyw gyfeiriad at adran 88 yn gyfeiriad at adran 161;
b
mae’r darpariaethau a gymhwysir gan is-adran (1)(a) i’w darllen fel pe bai—
i
yn adran 98(3)(a), y cyfeiriad at adran 89(2) yn gyfeiriad at adran 162(2);
ii
yn adran 99(3), “adrannau 90 i 94” wedi ei roi yn lle “adrannau 90 i 95”;
c
mae’r darpariaethau a gymhwysir gan is-adran (1)(b) i’w darllen fel pe bai—
i
yn adrannau 117(4), 121(4) a 127(2)(d), y cyfeiriadau at ddiogelu’r adeilad wedi eu hepgor;
ii
yn adran 126(1), y cyfeiriad at adran 89(2) yn gyfeiriad at adran 162(2);
iii
yn adran 127(2), “nad oes angen cadw’r adeilad er lles diogelu neu wella cymeriad neu olwg yr ardal gadwraeth y mae ynddi” wedi ei roi yn lle paragraff (a);
d
mae’r darpariaethau a gymhwysir gan is-adran (1)(c) i’w darllen fel pe bai, yn adran 152(3)(c), y cyfeiriad at adran 118 wedi ei hepgor.
3
Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau ddiwygio’r adran hon i wneud darpariaeth ychwanegol neu ddarpariaeth wahanol ynghylch cymhwyso Penodau 2, 4 a 6 o Ran 3 mewn perthynas ag adeiladau y mae adran 161 yn gymwys iddynt.
A. 163 ddim mewn grym ar y Cydsyniad Brenhinol, gweler a. 212(2)
Rhnau. 3-5 cymhwyso (4.11.2024) gan S.I. 1999/1736, ergl. 11(1) (fel y'u diwygiwyd gan Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023 (Darpariaeth Ganlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2024 (O.S. 2024/924), rhlau. 1(2), 23(a))
A. 163 mewn grym ar 4.11.2024 gan O.S. 2024/860, ergl. 3(c)