ATODLEN 2

MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL A DIDDYMIADAU

Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42)
54
Mae Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 wedi ei diwygio fel a ganlyn.
Atod. 2 para. 54 mewn grym ar 30.4.2021, gweler a. 84(1)