RHAN 1

ETHOLIADAU

Systemau pleidleisio ar gyfer etholiadau i brif gynghorau

Dyletswydd i hysbysu pan fydd penderfyniad yn cael ei basio
10
1
Os yw prif gyngor yn arfer ei bŵer i newid y system bleidleisio o dan adran 8, rhaid i’r cyngor hysbysu Gweinidogion Cymru a Chomisiwn Democratiaeth a Ffiniau Cymru am y newid.
2
Rhaid i’r hysbysiad—
a
cael ei wneud o fewn cyfnod o 14 o ddiwrnodau sy’n dechrau ar y diwrnod y cafodd y penderfyniad o dan adran 9 ei basio,
b
cadarnhau bod y cyngor wedi pasio penderfyniad yn unol ag adran 9,
c
pennu’r system bleidleisio sydd i fod yn gymwys, a
d
pennu ar ba ddyddiad y cafodd y penderfyniad ei basio.
A. 10 mewn grym ar 6.5.2022, gweler a. 175(6)(a)
Geiriau yn a. 10(1) wedi eu hamnewid (25.6.2024) gan Deddf Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) 2024 (asc 4), a. 25(1)(a), Atod. 1 para. 47