RHAN 3

DARPARIAETHAU SY’N GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH
PENNOD 4

BLAENDALIADAU A CHYNLLUNIAU BLAENDAL

Cynlluniau blaendal

Cynlluniau blaendal: dehongli
47
1
Yn y Ddeddf hon—
- ystyr “blaendal” (“deposit”) yw arian sy’n cael ei dalu fel sicrwydd;
- ystyr “cynllun blaendal awdurdodedig” (“authorised deposit scheme”) yw cynllun blaendal sydd mewn grym yn unol â threfniadau o dan baragraff 1 o Atodlen 5 (ac mae i “cynllun blaendal” (“deposit scheme”) yr ystyr a roddir gan is-baragraff (2) o’r paragraff hwnnw);
- ystyr “gofynion cychwynnol” (“initial requirements”), mewn perthynas â chynllun blaendal awdurdodedig, yw gofynion y cynllun y mae’n rhaid i’r landlord gydymffurfio â hwy pan delir blaendal;
- ystyr “sicrwydd” (“security”) yw sicrwydd ar gyfer cyflawni rhwymedigaethau deiliad y contract a chyflawni atebolrwydd deiliad y contract.
2
Yn y Ddeddf hon, mae cyfeiriadau at flaendal, mewn perthynas ag adeg ar ôl i flaendal gael ei dalu, yn gyfeiriadau at swm sy’n cynrychioli’r blaendal.
A. 47 mewn grym ar 1.12.2022 gan O.S. 2022/906, ergl. 2
A. 47 ddim mewn grym ar y Cydsyniad Brenhinol, gweler a. 257(2)