RHAN 2 Rheoliadau Adeiladu 2010

2 Diwygio Rheoliadau Adeiladu 2010
Mae Rheoliadau Adeiladu 2010 wedi eu diwygio fel y nodir yn rheoliadau 3 i 16.
O.S. 2010/2214; yr offerynnau diwygio perthnasol mewn perthynas ag adeiladau ynni a eithrir yng Nghymru yw O.S. 2012/718, 2012/3119, 2013/181, 2013/1105, 2013/1959, 2014/579, 2015/767, 2016/285 a 2016/490, ac mewn perthynas ag adeiladau eraill yng Nghymru yw O.S. 2013/181, 2013/747 (Cy. 89), 2013/2730 (Cy. 264), 2014/110 (Cy. 10), 2016/361 (Cy. 113) a 2016/611 (Cy. 168).