ATODLEN 1 Cynhyrchion a reoleiddir

RHAN 12 Briwfwyd
66 Rhaid defnyddio nid llai na 25 gram o siwet neu fraster cyfatebol am bob 1,000 gram o’r cynnyrch gorffenedig.